Installation sur Windows 2003 EE

Denisys et Orafrance

Installation Oracle : Installation sur Windows 2003 EE

Retour à l'accueil Oracle ♪

- Titre : Installation sur Windows 2003 EE

- Auteur : Denisys et Orafrance

- Parution : 21 mai 2004

- Licence : Les sources présentées sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre, la page de présentation constitue une œuvre intellectuelle protégée par les droits d'auteur. Copyright ® 2005 Denis Robert. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.

Sommaire

- Avant-propos

- I. Prérequis

- I-A. Matériel

- I-B. Sécurité

- I-C. Réseau

- I-D. Téléchargement

- II. Configuration de l'installeur Oracle

- II-A. Fichiers des réponses

- II-B. Option RAC

- II-C. Lancement de l'installeur

- III. Déroulement de l'installation

- IV. Félicitation !

- Remerciements

Avant-propos

Cette méthode d'installation n'est pas une installation type . Elle permet d'installer Oracle 10 g Serveur sur Windows 2003 pas à pas et sans les messages d'erreurs suivants :

Initialisation OCR impossible

Erreur du service OracleCSService

Une adresse IP statique a été préalablement définie sur le Windows 2003.

I - Prérequis

I-A - Matériel

Configuration minimum conseillée

- Processeur : Minimum PIII 800 Mhz (P4 ou Athlon 1 Ghz conseillé)

- 256 Mo de RAM physique (512 Mo recommandé)

- 20 Go de disque dur

- Swap : 1 GB d'espace d'échange (ou deux fois la taille de RAM)

- Taille disque nécessaire pour l'installation : 100 Mo (décompression du setup dans le répertoire temporaire)

- 1.5 Go d'espace libre sur le disque dur

- Carte vidéo 256 couleurs

Configuration utilisée

- Processeur : P4 2,60 GHz

- 2 Go de RAM

- 20 Go de disque dur

I-B - Sécurité

Le compte d'utilisateur utilisé pour installer Oracle doit avoir les droits suivants dans les stratégies de sécurité (Menu Panneau de configuration -> Outils d'administration -> Stratégie de sécurité locale -> Stratégies locales -> Attribution des droits utilisateur)

I-C - Réseau

Ajouter le nom de la machine au fichier C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts. Par exemple, si ma machine est Pluton et mon IP 192.168.0.1, j'ajoute cette ligne :

192.168.0.1 Pluton

Pour rappel la commande ipconfig permet d'avoir les informations sur la configuration réseau.

Pensez à redémarrer le serveur pour prendre en compte le nouveau hosts.

I-D - Téléchargement

Le téléchargement d'Oracle 10g se fait après enregistrement à l'adresse suivante : http://www.oracle.com/technology/software/products/database/oracle10g/index.html. Vous devez avoir un compte enregistré, mais l'opération est totalement gratuite.
Pour installer Oracle 10g vous devez télécharger le fichier 10g_win32_db.zip dans la rubrique Oracle Database 10g Release 1 (10.1.0.2) for Microsoft Windows (32-bit).

La mise à disposition des produits Oracle en libre téléchargement ne vous exempte pas du paiement de la licence, conformément aux modalités consultables à l'adresse suivante : http://oraclestore.oracle.com/.

II - Configuration de l'installeur Oracle

II-A - Fichiers des réponses

Afin d'automatiser l'installation, paramétrez les fichiers de réponse ee.rsp ,pe.rsp et se.rsp situés dans le répertoire Disk1\install\response en positionnant les variables suivantes à true :

- SHOW_WELCOME_PAGE=true

- SHOW_COMPONENT_LOCATIONS_PAGE=true

- SHOW_CUSTOM_TREE_PAGE=true

- NEXT_SESSION=true

- NEXT_SESSION_ON_FAIL=true

Vous pouvez également télécharger ces fichiers : ee.rsp, pe.rsp et se.rsp.

II-B - Option RAC

Si vous n'êtes pas intéressé par l'installation des options RAC alors il faut modifier le fichier des composants product.xml. Cela consiste à supprimer les composants suivants en supprimant toutes les lignes encadrées par les balises COMP (pour composant) :

- oracle.options.ops ;

- oracle.options.ops.csscommon ;

- oracle.options.ops.csscommon.csscommon_rdbms ;

- oracle.options.ops.opscf ;

- oracle.options.ops.vipca.

Vous pouvez également télécharger le fichier suivant : product.xml.

II-C - Lancement de l'installeur

Désormais toutes les étapes préliminaires sont effectuées, il est temps de lance l'installer.
Double-cliquez sur le fichier setup.exe dans Disk1/install.

III - Déroulement de l'installation

Lancement de runInstaller

Page d'accueil

Ici il suffit de cliquer sur le bouton Suivant pour continuer. Néanmoins c'est par cet écran qu'il est possible par la suite de visualiser les composants installés, d'installer un autre produit ou de désinstaller des composants.

Choix des répertoires

La source représente le fichier product.xml sur le disque d'installation alors que la destination représente le nom et l'emplacement du répertoire d'installation identifié après installation par la variable d'environnement %ORACLE_HOME%.

Choix du type d'installation

Choix du type de base

Selon le choix, Oracle orientera le paramétrage de la base d'exemple plutôt vers des stratégies optimisant la lecture (Data Warehouse) ou plutôt l'écriture (transactions), ou appliquera simplement un paramétrage type. L'option avancée vous permet de paramétrer vous-même la base, mais cela peut être fait de toute manière après l'installation.

Nom et jeu de caractères de la base

Installation de EM Grid Control (anciennement OMS) ou classique

Choix des options de stockages : datafiles, ASM ou Raw devices

Paramétrage des sauvegardes

Définition des mots de passe

Récapitulatif de l'installation

Installation en cours…

Les fichiers log de l'installation sont sous le répertoire inventaire dans le sous-répertoire logs.

Dans notre exemple, les logs sont dans le répertoire : C:\Program Files\Oracle\Inventory\logs.

Assistants de configuration automatique

Création de la base de données

Compte-rendu de la création de la base

Fin d'installation : notez les adresses web des différents outils

Confirmation de sortie de runInstaller

IV - Félicitation !

Ça y est Oracle est installé, il ne reste plus qu'à vérifier le fonctionnement de la base. Pour se faire commencer à relancer le système.
Désormais, testez les adresses données en fin d'installation comme http://localhost:5560/isqlplus/ pour lancer isqlplus ou http://localhost:5500/em/ pour Enterprise Manager et découvrir les nombreux outils et subtilités d'Oracle 10g.
Si vous souhaitez désinstaller Oracle, vous pouvez suivre la documentation de Fadace : https://fadace.developpez.com/oracle/desinstall/.
N'oubliez pas que vous trouverez un support de qualité sur le forum Oracle et bien entendu la documentation en ligne.

Remerciements

Merci à Denisys qui a bien voulu mettre ses articles très détaillés à disposition de Developpez.com.